Par : Yannick Manuri

PhilG, je crois que cette situation est causée par la nouvelle version de Wordpresse (2.3.1) installé le week-end passé. Dans mes options RSS, j'ai une note qui indique "If you use the "more" feature, it will cut off posts in RSS feeds." Je vais voir comment je peux contourner le problème pour vous accommoder.